<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">% &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Durbin-Watson Test&lt;/title&gt;

\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{center}
BOUNDS FOR CRITICAL VALUES OF THE \\
DURBIN-WATSON STATISTIC \\
\ \\
\begin{tabular}{rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }r}
\multicolumn{11}{c}{1\% SIGNIFICANCE POINTS OF $Q_L$ AND $Q_U$} \\
\ \\
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=2$}&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=3$}
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=4$}&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=5$}
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=6$}\\
$N$ &amp; 
$Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ \\
\ \\
 15&amp;0.811&amp;1.069&amp;0.700&amp;1.252&amp;0.591&amp;1.465&amp;0.487&amp;1.705&amp;0.390&amp;1.967\\
 16&amp;0.844&amp;1.087&amp;0.738&amp;1.253&amp;0.633&amp;1.447&amp;0.532&amp;1.664&amp;0.437&amp;1.901\\
 17&amp;0.873&amp;1.102&amp;0.773&amp;1.255&amp;0.672&amp;1.432&amp;0.574&amp;1.631&amp;0.481&amp;1.847\\
 18&amp;0.902&amp;1.118&amp;0.805&amp;1.259&amp;0.708&amp;1.422&amp;0.614&amp;1.604&amp;0.522&amp;1.803\\
 19&amp;0.928&amp;1.133&amp;0.835&amp;1.264&amp;0.742&amp;1.416&amp;0.650&amp;1.583&amp;0.561&amp;1.767\\
 20&amp;0.952&amp;1.147&amp;0.862&amp;1.270&amp;0.774&amp;1.410&amp;0.684&amp;1.567&amp;0.598&amp;1.736\\
 21&amp;0.975&amp;1.161&amp;0.889&amp;1.276&amp;0.803&amp;1.408&amp;0.718&amp;1.554&amp;0.634&amp;1.712\\
 22&amp;0.997&amp;1.174&amp;0.915&amp;1.284&amp;0.832&amp;1.407&amp;0.748&amp;1.543&amp;0.666&amp;1.691\\
 23&amp;1.017&amp;1.186&amp;0.938&amp;1.290&amp;0.858&amp;1.407&amp;0.777&amp;1.535&amp;0.699&amp;1.674\\
 24&amp;1.037&amp;1.199&amp;0.959&amp;1.298&amp;0.881&amp;1.407&amp;0.805&amp;1.527&amp;0.728&amp;1.659\\
 25&amp;1.055&amp;1.210&amp;0.981&amp;1.305&amp;0.906&amp;1.408&amp;0.832&amp;1.521&amp;0.756&amp;1.645\\
 26&amp;1.072&amp;1.222&amp;1.000&amp;1.311&amp;0.928&amp;1.410&amp;0.855&amp;1.517&amp;0.782&amp;1.635\\
 27&amp;1.088&amp;1.232&amp;1.019&amp;1.318&amp;0.948&amp;1.413&amp;0.878&amp;1.514&amp;0.808&amp;1.625\\
 28&amp;1.104&amp;1.244&amp;1.036&amp;1.325&amp;0.969&amp;1.414&amp;0.901&amp;1.512&amp;0.832&amp;1.618\\
 29&amp;1.119&amp;1.254&amp;1.053&amp;1.332&amp;0.988&amp;1.418&amp;0.921&amp;1.511&amp;0.855&amp;1.611\\
 30&amp;1.134&amp;1.264&amp;1.070&amp;1.339&amp;1.006&amp;1.421&amp;0.941&amp;1.510&amp;0.877&amp;1.606\\
 31&amp;1.147&amp;1.274&amp;1.085&amp;1.345&amp;1.022&amp;1.425&amp;0.960&amp;1.509&amp;0.897&amp;1.601\\
 32&amp;1.160&amp;1.283&amp;1.100&amp;1.351&amp;1.039&amp;1.428&amp;0.978&amp;1.509&amp;0.917&amp;1.597\\
 33&amp;1.171&amp;1.291&amp;1.114&amp;1.358&amp;1.055&amp;1.432&amp;0.995&amp;1.510&amp;0.935&amp;1.594\\
 34&amp;1.184&amp;1.298&amp;1.128&amp;1.364&amp;1.070&amp;1.436&amp;1.012&amp;1.511&amp;0.954&amp;1.591\\
 35&amp;1.195&amp;1.307&amp;1.141&amp;1.370&amp;1.085&amp;1.439&amp;1.028&amp;1.512&amp;0.971&amp;1.589\\
 36&amp;1.205&amp;1.315&amp;1.153&amp;1.376&amp;1.098&amp;1.442&amp;1.043&amp;1.513&amp;0.987&amp;1.587\\
 37&amp;1.217&amp;1.322&amp;1.164&amp;1.383&amp;1.112&amp;1.446&amp;1.058&amp;1.514&amp;1.004&amp;1.585\\
 38&amp;1.227&amp;1.330&amp;1.176&amp;1.388&amp;1.124&amp;1.449&amp;1.072&amp;1.515&amp;1.019&amp;1.584\\
 39&amp;1.237&amp;1.337&amp;1.187&amp;1.392&amp;1.137&amp;1.452&amp;1.085&amp;1.517&amp;1.033&amp;1.583\\
 40&amp;1.246&amp;1.344&amp;1.197&amp;1.398&amp;1.149&amp;1.456&amp;1.098&amp;1.518&amp;1.047&amp;1.583\\
 45&amp;1.288&amp;1.376&amp;1.245&amp;1.424&amp;1.201&amp;1.474&amp;1.156&amp;1.528&amp;1.111&amp;1.583\\
 50&amp;1.324&amp;1.403&amp;1.285&amp;1.445&amp;1.245&amp;1.491&amp;1.206&amp;1.537&amp;1.164&amp;1.587\\
 55&amp;1.356&amp;1.428&amp;1.320&amp;1.466&amp;1.284&amp;1.505&amp;1.246&amp;1.548&amp;1.209&amp;1.592\\
 60&amp;1.382&amp;1.449&amp;1.351&amp;1.484&amp;1.317&amp;1.520&amp;1.283&amp;1.559&amp;1.248&amp;1.598\\
 65&amp;1.407&amp;1.467&amp;1.377&amp;1.500&amp;1.346&amp;1.534&amp;1.314&amp;1.568&amp;1.283&amp;1.604\\
 70&amp;1.429&amp;1.485&amp;1.400&amp;1.514&amp;1.372&amp;1.546&amp;1.343&amp;1.577&amp;1.313&amp;1.611\\
 75&amp;1.448&amp;1.501&amp;1.422&amp;1.529&amp;1.395&amp;1.557&amp;1.368&amp;1.586&amp;1.340&amp;1.617\\
 80&amp;1.465&amp;1.514&amp;1.440&amp;1.541&amp;1.416&amp;1.568&amp;1.390&amp;1.595&amp;1.364&amp;1.624\\
 85&amp;1.481&amp;1.529&amp;1.458&amp;1.553&amp;1.434&amp;1.577&amp;1.411&amp;1.603&amp;1.386&amp;1.630\\
 90&amp;1.496&amp;1.541&amp;1.474&amp;1.563&amp;1.452&amp;1.587&amp;1.429&amp;1.611&amp;1.406&amp;1.636\\
 95&amp;1.510&amp;1.552&amp;1.489&amp;1.573&amp;1.468&amp;1.596&amp;1.446&amp;1.618&amp;1.425&amp;1.641\\
100&amp;1.522&amp;1.562&amp;1.502&amp;1.582&amp;1.482&amp;1.604&amp;1.461&amp;1.625&amp;1.441&amp;1.647
\end{tabular}
\end{center}

\newpage

\begin{center}
BOUNDS FOR CRITICAL VALUES OF THE \\
DURBIN-WATSON STATISTIC \\
\ \\
\begin{tabular}{rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }r}
\multicolumn{11}{c}{2.5\% SIGNIFICANCE POINTS OF $Q_L$ AND $Q_U$} \\
\ \\
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=2$}&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=3$}
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=4$}&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=5$}
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=6$}\\
$N$ &amp; 
$Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ \\
\ \\
 15&amp;0.949&amp;1.222&amp;0.827&amp;1.405&amp;0.706&amp;1.615&amp;0.588&amp;1.848&amp;0.478&amp;2.099\\
 16&amp;0.980&amp;1.235&amp;0.864&amp;1.403&amp;0.748&amp;1.594&amp;0.636&amp;1.806&amp;0.527&amp;2.035\\
 17&amp;1.009&amp;1.248&amp;0.899&amp;1.403&amp;0.788&amp;1.578&amp;0.680&amp;1.773&amp;0.574&amp;1.983\\
 18&amp;1.035&amp;1.261&amp;0.930&amp;1.405&amp;0.825&amp;1.567&amp;0.720&amp;1.746&amp;0.619&amp;1.939\\
 19&amp;1.060&amp;1.274&amp;0.959&amp;1.407&amp;0.859&amp;1.558&amp;0.758&amp;1.724&amp;0.660&amp;1.902\\
 20&amp;1.082&amp;1.286&amp;0.988&amp;1.410&amp;0.890&amp;1.551&amp;0.794&amp;1.705&amp;0.699&amp;1.871\\
 21&amp;1.104&amp;1.297&amp;1.012&amp;1.415&amp;0.920&amp;1.546&amp;0.826&amp;1.691&amp;0.734&amp;1.845\\
 22&amp;1.124&amp;1.308&amp;1.036&amp;1.419&amp;0.947&amp;1.543&amp;0.858&amp;1.678&amp;0.769&amp;1.823\\
 23&amp;1.144&amp;1.319&amp;1.059&amp;1.424&amp;0.973&amp;1.541&amp;0.887&amp;1.668&amp;0.801&amp;1.804\\
 24&amp;1.161&amp;1.329&amp;1.080&amp;1.429&amp;0.997&amp;1.539&amp;0.914&amp;1.659&amp;0.830&amp;1.787\\
 25&amp;1.178&amp;1.339&amp;1.099&amp;1.435&amp;1.019&amp;1.539&amp;0.939&amp;1.652&amp;0.859&amp;1.773\\
 26&amp;1.194&amp;1.348&amp;1.118&amp;1.439&amp;1.041&amp;1.538&amp;0.964&amp;1.646&amp;0.886&amp;1.761\\
 27&amp;1.208&amp;1.358&amp;1.135&amp;1.445&amp;1.061&amp;1.539&amp;0.986&amp;1.641&amp;0.911&amp;1.751\\
 28&amp;1.222&amp;1.367&amp;1.153&amp;1.450&amp;1.080&amp;1.540&amp;1.007&amp;1.637&amp;0.934&amp;1.742\\
 29&amp;1.236&amp;1.375&amp;1.168&amp;1.455&amp;1.098&amp;1.541&amp;1.028&amp;1.634&amp;0.958&amp;1.734\\
 30&amp;1.249&amp;1.383&amp;1.183&amp;1.460&amp;1.115&amp;1.542&amp;1.047&amp;1.632&amp;0.978&amp;1.727\\
 31&amp;1.261&amp;1.391&amp;1.197&amp;1.465&amp;1.132&amp;1.544&amp;1.066&amp;1.630&amp;0.999&amp;1.721\\
 32&amp;1.273&amp;1.399&amp;1.211&amp;1.469&amp;1.147&amp;1.546&amp;1.083&amp;1.628&amp;1.018&amp;1.715\\
 33&amp;1.284&amp;1.406&amp;1.224&amp;1.474&amp;1.163&amp;1.548&amp;1.099&amp;1.627&amp;1.037&amp;1.711\\
 34&amp;1.294&amp;1.413&amp;1.236&amp;1.479&amp;1.176&amp;1.550&amp;1.115&amp;1.626&amp;1.054&amp;1.707\\
 35&amp;1.305&amp;1.420&amp;1.248&amp;1.484&amp;1.190&amp;1.553&amp;1.131&amp;1.626&amp;1.071&amp;1.704\\
 36&amp;1.315&amp;1.426&amp;1.259&amp;1.488&amp;1.203&amp;1.555&amp;1.145&amp;1.625&amp;1.087&amp;1.701\\
 37&amp;1.324&amp;1.433&amp;1.270&amp;1.493&amp;1.215&amp;1.557&amp;1.159&amp;1.625&amp;1.102&amp;1.698\\
 38&amp;1.333&amp;1.439&amp;1.281&amp;1.497&amp;1.227&amp;1.560&amp;1.173&amp;1.625&amp;1.117&amp;1.695\\
 39&amp;1.342&amp;1.445&amp;1.291&amp;1.501&amp;1.238&amp;1.562&amp;1.185&amp;1.626&amp;1.131&amp;1.693\\
 40&amp;1.350&amp;1.451&amp;1.300&amp;1.506&amp;1.249&amp;1.564&amp;1.197&amp;1.626&amp;1.144&amp;1.692\\
 45&amp;1.388&amp;1.477&amp;1.343&amp;1.525&amp;1.298&amp;1.576&amp;1.252&amp;1.630&amp;1.204&amp;1.687\\
 50&amp;1.420&amp;1.500&amp;1.380&amp;1.543&amp;1.338&amp;1.588&amp;1.297&amp;1.636&amp;1.255&amp;1.685\\
 55&amp;1.447&amp;1.520&amp;1.411&amp;1.559&amp;1.373&amp;1.600&amp;1.335&amp;1.642&amp;1.297&amp;1.686\\
 60&amp;1.471&amp;1.538&amp;1.438&amp;1.573&amp;1.404&amp;1.610&amp;1.369&amp;1.649&amp;1.333&amp;1.688\\
 65&amp;1.492&amp;1.554&amp;1.461&amp;1.587&amp;1.430&amp;1.620&amp;1.398&amp;1.655&amp;1.365&amp;1.691\\
 70&amp;1.511&amp;1.568&amp;1.482&amp;1.599&amp;1.453&amp;1.630&amp;1.424&amp;1.662&amp;1.393&amp;1.695\\
 75&amp;1.528&amp;1.582&amp;1.501&amp;1.610&amp;1.474&amp;1.638&amp;1.446&amp;1.668&amp;1.418&amp;1.699\\
 80&amp;1.543&amp;1.594&amp;1.518&amp;1.619&amp;1.493&amp;1.647&amp;1.467&amp;1.674&amp;1.441&amp;1.703\\
 85&amp;1.557&amp;1.605&amp;1.534&amp;1.629&amp;1.510&amp;1.654&amp;1.485&amp;1.680&amp;1.461&amp;1.707\\
 90&amp;1.570&amp;1.614&amp;1.548&amp;1.638&amp;1.525&amp;1.662&amp;1.502&amp;1.686&amp;1.479&amp;1.711\\
 95&amp;1.582&amp;1.624&amp;1.560&amp;1.646&amp;1.539&amp;1.668&amp;1.517&amp;1.691&amp;1.495&amp;1.715\\
100&amp;1.593&amp;1.633&amp;1.573&amp;1.654&amp;1.552&amp;1.675&amp;1.532&amp;1.696&amp;1.511&amp;1.718
\end{tabular}
\end{center}

\newpage

\begin{center}
BOUNDS FOR CRITICAL VALUES OF THE \\
DURBIN-WATSON STATISTIC \\
\ \\
\begin{tabular}{rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }rr@{\ }r}
\multicolumn{11}{c}{5\% SIGNIFICANCE POINTS OF $Q_L$ AND $Q_U$} \\
\ \\
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=2$}&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=3$}
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=4$}&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=5$}
&amp;\multicolumn{2}{c}{$\Lambda=6$}\\
$N$ &amp; 
$Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ &amp; $Q_L$ &amp; $Q_U$ \\
\ \\
 15&amp;1.077&amp;1.361&amp;0.945&amp;1.543&amp;0.814&amp;1.750&amp;0.685&amp;1.977&amp;0.562&amp;2.220\\
 16&amp;1.106&amp;1.371&amp;0.982&amp;1.539&amp;0.857&amp;1.728&amp;0.734&amp;1.935&amp;0.615&amp;2.157\\
 17&amp;1.133&amp;1.381&amp;1.015&amp;1.536&amp;0.897&amp;1.710&amp;0.779&amp;1.900&amp;0.664&amp;2.104\\
 18&amp;1.158&amp;1.392&amp;1.046&amp;1.535&amp;0.933&amp;1.696&amp;0.820&amp;1.872&amp;0.710&amp;2.060\\
 19&amp;1.180&amp;1.401&amp;1.075&amp;1.535&amp;0.967&amp;1.685&amp;0.859&amp;1.848&amp;0.752&amp;2.022\\
 20&amp;1.201&amp;1.411&amp;1.100&amp;1.537&amp;0.998&amp;1.676&amp;0.894&amp;1.828&amp;0.792&amp;1.991\\
 21&amp;1.221&amp;1.420&amp;1.125&amp;1.538&amp;1.026&amp;1.669&amp;0.927&amp;1.812&amp;0.828&amp;1.964\\
 22&amp;1.240&amp;1.429&amp;1.147&amp;1.541&amp;1.053&amp;1.664&amp;0.958&amp;1.797&amp;0.863&amp;1.940\\
 23&amp;1.257&amp;1.437&amp;1.168&amp;1.543&amp;1.078&amp;1.660&amp;0.986&amp;1.786&amp;0.895&amp;1.919\\
 24&amp;1.273&amp;1.446&amp;1.188&amp;1.546&amp;1.101&amp;1.657&amp;1.013&amp;1.775&amp;0.925&amp;1.902\\
 25&amp;1.288&amp;1.454&amp;1.206&amp;1.550&amp;1.123&amp;1.654&amp;1.038&amp;1.767&amp;0.953&amp;1.886\\
 26&amp;1.302&amp;1.461&amp;1.224&amp;1.553&amp;1.143&amp;1.652&amp;1.062&amp;1.759&amp;0.979&amp;1.873\\
 27&amp;1.316&amp;1.468&amp;1.240&amp;1.556&amp;1.162&amp;1.651&amp;1.083&amp;1.753&amp;1.004&amp;1.861\\
 28&amp;1.328&amp;1.476&amp;1.255&amp;1.560&amp;1.181&amp;1.650&amp;1.104&amp;1.747&amp;1.028&amp;1.850\\
 29&amp;1.341&amp;1.483&amp;1.270&amp;1.563&amp;1.198&amp;1.650&amp;1.124&amp;1.743&amp;1.050&amp;1.841\\
 30&amp;1.352&amp;1.489&amp;1.284&amp;1.567&amp;1.214&amp;1.650&amp;1.143&amp;1.739&amp;1.070&amp;1.833\\
 31&amp;1.363&amp;1.496&amp;1.297&amp;1.570&amp;1.229&amp;1.650&amp;1.160&amp;1.735&amp;1.090&amp;1.825\\
 32&amp;1.373&amp;1.502&amp;1.309&amp;1.573&amp;1.244&amp;1.650&amp;1.177&amp;1.732&amp;1.109&amp;1.819\\
 33&amp;1.383&amp;1.508&amp;1.321&amp;1.577&amp;1.258&amp;1.651&amp;1.193&amp;1.730&amp;1.127&amp;1.813\\
 34&amp;1.393&amp;1.514&amp;1.332&amp;1.580&amp;1.271&amp;1.652&amp;1.208&amp;1.728&amp;1.144&amp;1.807\\
 35&amp;1.402&amp;1.519&amp;1.343&amp;1.584&amp;1.283&amp;1.653&amp;1.222&amp;1.726&amp;1.160&amp;1.803\\
 36&amp;1.411&amp;1.524&amp;1.354&amp;1.587&amp;1.295&amp;1.654&amp;1.236&amp;1.725&amp;1.175&amp;1.799\\
 37&amp;1.419&amp;1.530&amp;1.364&amp;1.590&amp;1.307&amp;1.655&amp;1.249&amp;1.723&amp;1.190&amp;1.795\\
 38&amp;1.427&amp;1.535&amp;1.373&amp;1.594&amp;1.317&amp;1.656&amp;1.261&amp;1.723&amp;1.204&amp;1.792\\
 39&amp;1.435&amp;1.540&amp;1.382&amp;1.597&amp;1.328&amp;1.658&amp;1.273&amp;1.722&amp;1.218&amp;1.789\\
 40&amp;1.442&amp;1.544&amp;1.391&amp;1.600&amp;1.338&amp;1.659&amp;1.285&amp;1.721&amp;1.231&amp;1.786\\
 45&amp;1.475&amp;1.566&amp;1.430&amp;1.615&amp;1.383&amp;1.666&amp;1.336&amp;1.720&amp;1.287&amp;1.776\\
 50&amp;1.503&amp;1.585&amp;1.462&amp;1.628&amp;1.421&amp;1.674&amp;1.378&amp;1.721&amp;1.334&amp;1.771\\
 55&amp;1.527&amp;1.601&amp;1.490&amp;1.640&amp;1.452&amp;1.681&amp;1.414&amp;1.724&amp;1.374&amp;1.768\\
 60&amp;1.549&amp;1.616&amp;1.514&amp;1.652&amp;1.480&amp;1.689&amp;1.444&amp;1.727&amp;1.408&amp;1.767\\
 65&amp;1.567&amp;1.629&amp;1.536&amp;1.662&amp;1.503&amp;1.696&amp;1.471&amp;1.731&amp;1.438&amp;1.767\\
 70&amp;1.583&amp;1.641&amp;1.554&amp;1.671&amp;1.524&amp;1.703&amp;1.494&amp;1.735&amp;1.464&amp;1.768\\
 75&amp;1.598&amp;1.652&amp;1.571&amp;1.680&amp;1.543&amp;1.709&amp;1.515&amp;1.739&amp;1.486&amp;1.770\\
 80&amp;1.611&amp;1.662&amp;1.586&amp;1.688&amp;1.560&amp;1.715&amp;1.534&amp;1.743&amp;1.507&amp;1.772\\
 85&amp;1.624&amp;1.671&amp;1.600&amp;1.696&amp;1.575&amp;1.721&amp;1.551&amp;1.747&amp;1.525&amp;1.774\\
 90&amp;1.635&amp;1.679&amp;1.612&amp;1.703&amp;1.589&amp;1.726&amp;1.566&amp;1.751&amp;1.542&amp;1.776\\
 95&amp;1.645&amp;1.687&amp;1.623&amp;1.709&amp;1.602&amp;1.732&amp;1.579&amp;1.755&amp;1.557&amp;1.778\\
100&amp;1.654&amp;1.694&amp;1.634&amp;1.715&amp;1.613&amp;1.736&amp;1.592&amp;1.758&amp;1.571&amp;1.780
\end{tabular}
\end{center}

\end{document}

% &lt;/pre&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;
</pre></body></html>