Upper Critical Values for Kendall’s Rank Correlation Coefficient ø̂

Note: In the table below, the critical values give significance levels as close as possible to but not exceeding the nominal ff.

Nominal ff

n 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001

4 1.000 1.000 - - - - 5 0.800 0.800 1.000 1.000 - - 6 0.600 0.733 0.867 0.867 1.000 - 7 0.524 0.619 0.714 0.810 0.905 1.000 8 0.429 0.571 0.643 0.714 0.786 0.857 9 0.389 0.500 0.556 0.667 0.722 0.833 10 0.378 0.467 0.511 0.600 0.644 0.778 11 0.345 0.418 0.491 0.564 0.600 0.709 12 0.303 0.394 0.455 0.545 0.576 0.667 13 0.308 0.359 0.436 0.513 0.564 0.641 14 0.275 0.363 0.407 0.473 0.516 0.604 15 0.276 0.333 0.390 0.467 0.505 0.581 16 0.250 0.317 0.383 0.433 0.483 0.567 17 0.250 0.309 0.368 0.426 0.471 0.544 18 0.242 0.294 0.346 0.412 0.451 0.529 19 0.228 0.287 0.333 0.392 0.439 0.509 20 0.221 0.274 0.326 0.379 0.421 0.495 21 0.210 0.267 0.314 0.371 0.410 0.486 22 0.203 0.264 0.307 0.359 0.394 0.472 23 0.202 0.257 0.296 0.352 0.391 0.455 24 0.196 0.246 0.290 0.341 0.377 0.449 25 0.193 0.240 0.287 0.333 0.367 0.440 26 0.188 0.237 0.280 0.329 0.360 0.428 27 0.179 0.231 0.271 0.322 0.356 0.419 28 0.180 0.228 0.265 0.312 0.344 0.413 29 0.172 0.222 0.261 0.310 0.340 0.404

Nominal ff

n 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001

30 0.172 0.218 0.255 0.301 0.333 0.393 31 0.166 0.213 0.252 0.295 0.325 0.389 32 0.165 0.210 0.246 0.290 0.323 0.379 33 0.163 0.205 0.242 0.288 0.314 0.375 34 0.159 0.201 0.237 0.280 0.312 0.369 35 0.156 0.197 0.234 0.277 0.304 0.361 36 0.152 0.194 0.232 0.273 0.302 0.359 37 0.150 0.192 0.228 0.267 0.297 0.351 38 0.149 0.189 0.223 0.263 0.292 0.346 39 0.147 0.188 0.220 0.260 0.287 0.341 40 0.144 0.185 0.218 0.256 0.285 0.338 41 0.141 0.180 0.215 0.254 0.280 0.334 42 0.141 0.178 0.213 0.250 0.275 0.329 43 0.138 0.176 0.209 0.247 0.274 0.324 44 0.137 0.173 0.207 0.243 0.268 0.321 45 0.135 0.172 0.204 0.240 0.267 0.317 46 0.132 0.169 0.202 0.239 0.264 0.314 47 0.132 0.167 0.199 0.236 0.260 0.310 48 0.129 0.167 0.197 0.232 0.257 0.307 49 0.129 0.163 0.196 0.230 0.253 0.303 50 0.127 0.162 0.192 0.228 0.251 0.300 51 0.126 0.161 0.191 0.225 0.249 0.297 52 0.124 0.158 0.189 0.223 0.246 0.294 53 0.123 0.157 0.187 0.221 0.244 0.290 54 0.122 0.156 0.185 0.219 0.241 0.287 55 0.121 0.154 0.182 0.216 0.239 0.285 56 0.119 0.152 0.181 0.214 0.236 0.282 57 0.118 0.152 0.179 0.212 0.234 0.279 58 0.117 0.149 0.177 0.210 0.232 0.276 59 0.116 0.148 0.176 0.209 0.230 0.274 60 0.115 0.147 0.174 0.207 0.228 0.272

2