Upper Critical Values of Spearman’s Rank Correlation Coefficient Rs

Note: In the table below, the critical values give significance levels as close as possible to but not exceeding the nominal ff.

Nominal ff

n 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001

4 1.000 1.000 - - - - 5 0.800 0.900 1.000 1.000 - - 6 0.657 0.829 0.886 0.943 1.000 - 7 0.571 0.714 0.786 0.893 0.929 1.000 8 0.524 0.643 0.738 0.833 0.881 0.952 9 0.483 0.600 0.700 0.783 0.833 0.917 10 0.455 0.564 0.648 0.745 0.794 0.879 11 0.427 0.536 0.618 0.709 0.755 0.845 12 0.406 0.503 0.587 0.678 0.727 0.818 13 0.385 0.484 0.560 0.648 0.703 0.791 14 0.367 0.464 0.538 0.626 0.679 0.771 15 0.354 0.446 0.521 0.604 0.654 0.750 16 0.341 0.429 0.503 0.582 0.635 0.729 17 0.328 0.414 0.488 0.566 0.618 0.711 18 0.317 0.401 0.472 0.550 0.600 0.692 19 0.309 0.391 0.460 0.535 0.584 0.675 20 0.299 0.380 0.447 0.522 0.570 0.662 21 0.292 0.370 0.436 0.509 0.556 0.647 22 0.284 0.361 0.425 0.497 0.544 0.633 23 0.278 0.353 0.416 0.486 0.532 0.621 24 0.271 0.344 0.407 0.476 0.521 0.609 25 0.265 0.337 0.398 0.466 0.511 0.597 26 0.259 0.331 0.390 0.457 0.501 0.586 27 0.255 0.324 0.383 0.449 0.492 0.576 28 0.250 0.318 0.375 0.441 0.483 0.567 29 0.245 0.312 0.368 0.433 0.475 0.558

(Continued)

Nominal ff 30 0.240 0.306 0.362 0.425 0.467 0.549 31 0.236 0.301 0.356 0.419 0.459 0.540 32 0.232 0.296 0.350 0.412 0.452 0.532 33 0.229 0.291 0.345 0.405 0.446 0.525 34 0.225 0.287 0.340 0.400 0.439 0.517 35 0.222 0.283 0.335 0.394 0.433 0.510 36 0.219 0.279 0.330 0.388 0.427 0.503 37 0.215 0.275 0.325 0.383 0.421 0.497 38 0.212 0.271 0.321 0.378 0.415 0.491 39 0.210 0.267 0.317 0.373 0.410 0.485 40 0.207 0.264 0.313 0.368 0.405 0.479 41 0.204 0.261 0.309 0.364 0.400 0.473 42 0.202 0.257 0.305 0.359 0.396 0.468 43 0.199 0.254 0.301 0.355 0.391 0.462 44 0.197 0.251 0.298 0.351 0.386 0.457 45 0.194 0.248 0.294 0.347 0.382 0.452 46 0.192 0.246 0.291 0.343 0.378 0.448 47 0.190 0.243 0.288 0.340 0.374 0.443 48 0.188 0.240 0.285 0.336 0.370 0.439 49 0.186 0.238 0.282 0.333 0.366 0.434 50 0.184 0.235 0.279 0.329 0.363 0.430 51 0.182 0.233 0.276 0.326 0.359 0.426 52 0.180 0.231 0.274 0.323 0.356 0.422 53 0.179 0.228 0.271 0.320 0.352 0.418 54 0.177 0.226 0.268 0.317 0.349 0.414 55 0.175 0.224 0.266 0.314 0.346 0.411 56 0.174 0.222 0.264 0.311 0.343 0.407 57 0.172 0.220 0.261 0.308 0.340 0.404 58 0.171 0.218 0.259 0.306 0.337 0.400 59 0.169 0.216 0.257 0.303 0.334 0.397 60 0.168 0.214 0.255 0.301 0.331 0.394

2