Kolmogorov-Smirnov One-Sided Test

n 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005

1 0.9000 0.9500 0.9750 0.9900 0.9950 2 0.6838 0.7764 0.8419 0.9000 0.9293 3 0.5648 0.6360 0.7076 0.7846 0.8290 4 0.4927 0.5652 0.6239 0.6889 0.7342 5 0.4470 0.5094 0.5633 0.6272 0.6685 6 0.4104 0.4680 0.5193 0.5774 0.6166 7 0.3815 0.4361 0.4834 0.5384 0.5758 8 0.3583 0.4096 0.4543 0.5065 0.5418 9 0.3391 0.3875 0.4300 0.4796 0.5133 10 0.3226 0.3687 0.4092 0.4566 0.4889 11 0.3083 0.3524 0.3912 0.4367 0.4677 12 0.2958 0.3382 0.3754 0.4192 0.4490 13 0.2847 0.3255 0.3614 0.4036 0.4325 14 0.2748 0.3142 0.3489 0.3897 0.4176 15 0.2659 0.3040 0.3376 0.3771 0.4042 16 0.2578 0.2947 0.3273 0.3657 0.3920 17 0.2504 0.2863 0.3180 0.3553 0.3809 18 0.2436 0.2785 0.3094 0.3457 0.3706 19 0.2373 0.2714 0.3014 0.3369 0.3612 20 0.2316 0.2647 0.2941 0.3287 0.3524 21 0.2262 0.2586 0.2872 0.3210 0.3443 22 0.2212 0.2528 0.2809 0.3139 0.3367 23 0.2165 0.2475 0.2749 0.3073 0.3295 24 0.2120 0.2424 0.2693 0.3010 0.3229 25 0.2079 0.2377 0.2640 0.2952 0.3166 26 0.2040 0.2332 0.2591 0.2896 0.3106 27 0.2003 0.2290 0.2544 0.2844 0.3050 28 0.1968 0.2250 0.2499 0.2794 0.2997 29 0.1935 0.2212 0.2457 0.2747 0.2947 30 0.1903 0.2176 0.2417 0.2702 0.2899 31 0.1873 0.2141 0.2379 0.2660 0.2853 32 0.1844 0.2108 0.2342 0.2619 0.2809 33 0.1817 0.2077 0.2308 0.2580 0.2768 34 0.1791 0.2047 0.2274 0.2543 0.2728 35 0.1766 0.2018 0.2242 0.2507 0.2690 36 0.1742 0.1991 0.2212 0.2473 0.2653 37 0.1719 0.1965 0.2183 0.2440 0.2618 38 0.1697 0.1939 0.2154 0.2409 0.2584 39 0.1675 0.1915 0.2127 0.2379 0.2552 40 0.1655 0.1891 0.2101 0.2349 0.2521 > 40 1.07/pn 1.22/pn 1.36/pn 1.52/pn 1.63/pn